 -4.526311845E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.062200E+00  dx in pixels
 -7.877700E+00  dy in pixels
      1.004851  scalx
      1.010075  scaly
        75.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
