 -4.098514538E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  5.970500E+00  dx in pixels
 -7.593700E+00  dy in pixels
      1.004533  scalx
      1.010632  scaly
        75.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
