 -4.094297670E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.094100E+00  dx in pixels
 -6.571500E+00  dy in pixels
      1.004950  scalx
      1.009284  scaly
        75.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
