  5.344841200E-03 -1.193073830E-02 -6.590681481E-03 -9.670998433E-03  rotation in radian
  4.819600E+00  dx in pixels
 -8.848500E+00  dy in pixels
      1.004387  scalx
      1.009243  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
