  3.916867930E-03 -1.041214538E-02 -5.605613189E-03 -8.236843288E-03  rotation in radian
  6.799800E+00  dx in pixels
 -1.024670E+01  dy in pixels
      1.004562  scalx
      1.009537  scaly
         9.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
