 -3.984811943E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  5.009200E+00  dx in pixels
 -7.264600E+00  dy in pixels
      1.004131  scalx
      1.009183  scaly
        75.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
