 -4.010264265E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.752300E+00  dx in pixels
 -7.575100E+00  dy in pixels
      1.004491  scalx
      1.008615  scaly
        75.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
