 -4.406231629E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.495500E+00  dx in pixels
 -7.074600E+00  dy in pixels
      1.004422  scalx
      1.009512  scaly
        75.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
