 -1.102315108E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  7.616000E-01  dx in pixels
 -7.273700E+00  dy in pixels
      1.003948  scalx
      1.008986  scaly
        50.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
