 -4.302635450E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  8.929800E+00  dx in pixels
 -7.601200E+00  dy in pixels
      1.005025  scalx
      1.009698  scaly
        75.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
