 -5.153198078E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -5.747295E+00  dx in pixels
 -4.435088E-01  dy in pixels
      1.018502  scalx
      1.026420  scaly
        75.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
