 -3.707400078E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  7.530900E+00  dx in pixels
 -6.903200E+00  dy in pixels
      1.005417  scalx
      1.010500  scaly
        75.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
