 -4.475855211E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  6.315400E+00  dx in pixels
 -9.858600E+00  dy in pixels
      1.004861  scalx
      1.010496  scaly
        75.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
