 -4.515499972E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  7.109400E+00  dx in pixels
 -1.002990E+01  dy in pixels
      1.004761  scalx
      1.010634  scaly
        75.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
