 -6.574637067E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.655190E-01  dx in pixels
  9.218990E-02  dy in pixels
      1.018485  scalx
      1.025918  scaly
        75.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
