 -4.132815036E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.230440E+01  dx in pixels
 -1.010070E+01  dy in pixels
      1.006401  scalx
      1.008476  scaly
        75.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
