 -4.615313870E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.418800E+00  dx in pixels
 -8.675400E+00  dy in pixels
      1.005372  scalx
      1.009938  scaly
        75.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
