 -4.439662645E-03 -3.488135718E-03 -4.445297558E-04 -1.007478405E-03  rotation in radian
  4.999800E+00  dx in pixels
 -1.047840E+01  dy in pixels
      1.005038  scalx
      1.009746  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
