  5.466957126E-02 -6.208874384E-02 -4.398055892E-02 -5.914550057E-02  rotation in radian
 -1.215362E+01  dx in pixels
 -4.681542E+00  dy in pixels
      1.017750  scalx
      1.026718  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
