 -4.479929664E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  6.071900E+00  dx in pixels
 -1.072110E+01  dy in pixels
      1.005180  scalx
      1.010017  scaly
        75.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
