 -4.628241417E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.752800E+00  dx in pixels
 -1.030690E+01  dy in pixels
      1.005486  scalx
      1.009475  scaly
        75.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
