  3.845050233E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.858733E-03  dx in pixels
  1.621484E-02  dy in pixels
      0.995318  scale x
      0.995992  scale y
        75.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
