  1.031035734E-01 -1.196897337E-01 -8.296505387E-02 -1.075314242E-01  rotation in radian
 -6.820000E-02  dx in pixels
 -9.194400E+00  dy in pixels
      1.004971  scalx
      1.010942  scaly
         9.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
