  1.126341234E-01 -1.196897337E-01 -8.296505387E-02 -1.075314242E-01  rotation in radian
 -1.847536E-02  dx in pixels
 -1.062649E-02  dy in pixels
      0.995830  scale x
      0.996976  scale y
         9.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
