 -4.864236741E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.299100E+00  dx in pixels
 -1.036450E+01  dy in pixels
      1.004791  scalx
      1.010788  scaly
        75.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
