 -4.611301050E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  9.367400E+00  dx in pixels
 -1.141460E+01  dy in pixels
      1.005323  scalx
      1.010834  scaly
        75.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
