 -4.448118678E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  5.386200E+00  dx in pixels
 -9.998700E+00  dy in pixels
      1.004752  scalx
      1.011477  scaly
        75.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
