  1.451994800E-03 -9.408733497E-03 -4.993552551E-03 -7.342716343E-03  rotation in radian
 -2.195106E+00  dx in pixels
 -2.479472E+00  dy in pixels
      1.018424  scalx
      1.026750  scaly
         9.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
