  2.501455800E-03 -9.408733497E-03 -4.993552551E-03 -7.342716343E-03  rotation in radian
  3.618700E+00  dx in pixels
 -1.167770E+01  dy in pixels
      1.004410  scalx
      1.009606  scaly
         9.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
