  8.734835219E-02 -9.360887554E-02 -4.832898277E-02 -7.586004825E-02  rotation in radian
  1.348090E+01  dx in pixels
 -1.471890E+01  dy in pixels
      1.004371  scalx
      1.009694  scaly
         9.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
