 -1.465243697E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.136300E+01  dx in pixels
 -1.441220E+01  dy in pixels
      1.004277  scalx
      1.008281  scaly
        25.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
