 -4.912886516E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  5.115500E+00  dx in pixels
 -1.044540E+01  dy in pixels
      1.005942  scalx
      1.009311  scaly
        75.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
