 -5.245100064E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.970500E+00  dx in pixels
 -1.017410E+01  dy in pixels
      1.004888  scalx
      1.010162  scaly
        75.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
