 -5.216303642E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.564100E+00  dx in pixels
 -9.297500E+00  dy in pixels
      1.005074  scalx
      1.010334  scaly
        75.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
