 -5.243806083E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.324100E+00  dx in pixels
 -1.002780E+01  dy in pixels
      1.005243  scalx
      1.009974  scaly
        75.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
