 -5.516828521E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.412000E+00  dx in pixels
 -1.039880E+01  dy in pixels
      1.004943  scalx
      1.010638  scaly
        75.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
