 -1.056251349E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -8.008900E+00  dx in pixels
 -1.818433E+01  dy in pixels
      1.016091  scalx
      1.021417  scaly
       800.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
