 -1.196277049E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  9.294000E-01  dx in pixels
 -1.246190E+01  dy in pixels
      1.018355  scalx
      1.020421  scaly
       800.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
