 -1.136457419E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.898757E-02  dx in pixels
  1.871206E-02  dy in pixels
      1.028318  scale x
      1.030362  scale y
       800.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
