 -1.033927965E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.191220E+01  dx in pixels
 -1.576519E+01  dy in pixels
      1.015226  scalx
      1.022522  scaly
       800.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
