 -1.191086665E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.408300E+00  dx in pixels
 -7.398500E+00  dy in pixels
      1.017599  scalx
      1.021729  scaly
       800.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
