 -1.016853084E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -9.265546E+00  dx in pixels
 -1.700941E+01  dy in pixels
      1.016099  scalx
      1.021687  scaly
       800.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
