 -1.177941984E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.708500E+00  dx in pixels
 -9.969800E+00  dy in pixels
      1.018496  scalx
      1.020794  scaly
       800.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
