 -1.193838396E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  5.199900E+00  dx in pixels
 -8.667600E+00  dy in pixels
      1.017606  scalx
      1.021820  scaly
       800.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
