 -1.055290082E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -2.610896E+00  dx in pixels
 -1.768812E+01  dy in pixels
      1.018357  scalx
      1.024716  scaly
       800.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
