 -1.163634282E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  8.208100E+00  dx in pixels
 -8.901000E+00  dy in pixels
      1.017365  scalx
      1.022743  scaly
       800.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
