 -1.149843002E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -5.965319E-02  dx in pixels
  1.808467E-02  dy in pixels
      1.028127  scale x
      1.030619  scale y
       800.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
