 -1.053717837E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -6.099794E+00  dx in pixels
 -1.549954E+01  dy in pixels
      1.015579  scalx
      1.021856  scaly
       800.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
