 -1.068353251E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -8.907032E+00  dx in pixels
 -1.576680E+01  dy in pixels
      1.016528  scalx
      1.022671  scaly
       800.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
