 -1.191546551E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  5.509500E+00  dx in pixels
 -8.862500E+00  dy in pixels
      1.017256  scalx
      1.022647  scaly
       800.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
